Začínáme

Dovolte abych Vám představil toto poměrně jednoduché PDA od firmy Casio.

Je pravdou, že i když na něm "běží" Windows CE 3.0, nejsou to klasické WindowsCE protože z důvodů cenových jsou firmou CASIO více méně zjednodušeny a jak uživatelsky, tak i po grafické stránce jsou jiné.

Info

Jak jsem zjistil, tak po světě je poměrně dost webů, které různým způsobem komentují klady i zápory "BE300". Pravdou ale je, že se hodně lidí snaží všelijak ji vylepšovat. Hlavně co se týká softwarového vybavení. Sám jsem zkoušel několik druhů operačních systému a mohu říci, že některé jsou velmi povedené. Bohužel s lokalizací do našeho jazyka je to už horší. Dokonce jsem našel i verzi Linuxu (tu jsem ale zatím nezkoušel).

Představení

Malý solidně vypadající kompaktní stříbrno-černý organizér je v dolní části vybaven ovládacími tlačítky a kurzorem s malým zdvihem. Většinu plochy Casia BE-300 zabírá plnobarevný displej STN s 32 tisíci barev a s vysokým kontrastem. Rozlišení jinak na pohled menšího displeje zůstává v rastru 320 x 240 bodů. Také díky dotykovému displeji s velmi dobrou citlivostí je ovládání přístroje jisté a spolehlivé. Pokud si ale chcete číst knihy či jinak s ním pracovat na plném denním světle, tak moc nepochodíte. I když dáte podsvícení naplno, na tomto displayi toho moc neuvidíte.

Hardware

- Procesor: NEC VR4131, 166MHz, 280 MIPS (64 bit CPU)

- Displej: 3.2" STN, 320x240 pixelů, 32,768 barev

- Paměť ROM: 16MB (Flash Rom)

- Paměť RAM: 16MB

- OS: Windows CE 3.0/Casio

- Připojení: USB a sériové rozhraní

- Pozice na karty: 1x Compact Flash 3,3V TypeI/TypeII

- Stereo konektor na sluchátka

- Konektor pro napájení ze sítě

- Napájení: Li-ion akumulátor a z kolébky

- Výdrž baterií: přibližně 1 týden běžného používání

- Rozměry: 121x76x17.9 mm

- Hmotnost: 167 g